九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
您的位置:首页 > 产品中心 > UL认证电缆
九洲国际·(集团)有限公司官网
UL认证电缆

UL2517

  • 产品简介: UL2517聚氯乙烯绝缘护套线缆,,,,,105℃耐温、300V耐压,,,,,铜导体,,,,,PVC绝缘,,,,,可屏障,,,,,适用于电子装备内部毗连 。。。
  • 配套服务:
    支持定制 物流配送 免费装置 现场培训 后期维护
  • 相关产品:

产品介绍

UL2517电子线是工业级多用途装备布线,,,,,通例接纳单根/绞合裸铜/镀锡铜导体(适配装备电流需求)、切合ROHS环保标准的绝缘材质,,,,,额定电压300V、耐温105℃,,,,,通过UL VW-1及CSA相关阻燃测试,,,,,具备优异的绝缘稳固性与抗老化性,,,,,用于电脑、电器、电子装备及仪器、仪表等内部配线。。。

应用标准UL758,,,,,UL1581

 

电缆结构

1. 导体:使用30~2AWG单根或绞合裸铜丝或镀锡铜丝

2. 绝缘:105℃耐热PVC混淆物

3. 芯线颜色:恣意色

4. 护套:105℃耐热PVC混淆物

5. 护套颜色:恣意颜色

手艺参数:

1. 额定电压:300V

2. 测试电压:2000V

3. 温度规模:牢靠:-20℃~105℃

4. 移动:-5℃~105℃

5. 弯曲半径;牢靠;4D;移动:8D

6. 燃烧测试;通过UL VW-1及CSA FT1笔直燃烧测试


型号规格近似外径 (mm)电缆近似重量 (kg/km)
UL25172×6AWG4.121.6
UL25173×6AWG4.324.5
UL25174×6AWG4.628.6
UL25175×6AWG533.5
UL25176×6AWG5.338.6
UL25177×6AWG5.340.3
UL25178×6AWG5.745.3
UL25179×6AWG6.252
UL251710×6AWG6.658.2
UL251711×6AWG6.860.2
UL251712×6AWG6.861.9
UL251713×6AWG7.167.9
UL251714×6AWG7.169.2
UL251715×6AWG7.475.6
UL251716×6AWG7.477.4
UL251717×6AWG7.883.3
UL251718×6AWG7.885
UL251719×6AWG7.886.5
UL25172×4AWG4.325.2
UL25173×4AWG4.529
UL25174×4AWG5.334.2
UL25175×4AWG5.740.1
UL25176×4AWG6.150.4
UL25177×4AWG6.756.8
UL25178×4AWG7.164.5
UL25179×4AWG7.372.6
UL251710×4AWG7.376.2
UL251711×4AWG7.685.7
UL251712×4AWG7.893.8
UL251713×4AWG898.3
UL251714×4AWG8.4104.3
UL251715×4AWG8.4108.6
UL251716×4AWG8.4109.4
UL25172×2AWG4.930.1
UL25173×2AWG5.335.2
UL25174×2AWG5.743.4
UL25175×2AWG6.251.1
UL25176×2AWG6.258.2
UL25177×2AWG6.669
UL25178×2AWG7.270.9
UL25179×2AWG7.788.3
UL251710×2AWG--
UL251711×22AWG7.997
UL251712×22AWG8.3106.6
UL251713×22AWG8.3109.1
UL251714×22AWG8.1127.6
UL251715×22AWG8.6131.3
UL251716×22AWG8.6141.3
UL251717×22AWG8.6144.9
UL251718×22AWG--
UL251719×22AWG--
UL25172×20AWG536.9
UL25173×20AWG5.343.8
UL25174×20AWG5.753.3
UL25175×20AWG6.263.4
UL25176×20AWG6.773.7
UL25177×20AWG6.778.8
UL25178×20AWG7.290.1
UL25179×20AWG7.9101.6
UL251710×20AWG8.4114.8
UL251711×20AWG9.1129
UL251712×20AWG9.1134
UL251713×20AWG9.5146.6
UL251714×20AWG10159.7
UL251715×20AWG10162
UL251716×20AWG10.7168.2
UL251717×20AWG10.7181.1
UL251718×20AWG--
UL251719×20AWG--
UL25172×18AWG5.547.2
UL25173×18AWG6.857.1
UL25174×18AWG6.370
UL25175×18AWG6.884.4
UL25176×18AWG7.496.8
UL25177×18AWG7.4106
UL25178×18AWG8.2121.2
UL25179×18AWG8.2145.3
UL251710×18AWG10.1172.8
UL251711×18AWG10.1180.3
UL251712×18AWG10.6198.1
UL251713×18AWG10.6206.7
UL251714×18AWG11.3227.3
UL251715×18AWG11.3231.7
UL251716×18AWG11.9251.7
UL251717×18AWG11.9259.8
UL251718×18AWG--
UL251719×18AWG--
UL25172×16AWG6.163
UL25173×16AWG6.577.7
UL25174×16AWG796.7
UL25175×16AWG7.7115.2
UL25176×16AWG8.4135.8
UL25177×16AWG9.4148.7
UL25178×16AWG10.5178.4
UL25179×16AWG11.2206.6
UL251710×16AWG11.6231.5
UL251711×16AWG11.6243.6
UL251712×16AWG12.4258.3
UL251713×16AWG12.4289.6
UL251714×16AWG13324.5
UL251715×16AWG13335.5
UL251716×16AWG13.9367.2
UL251717×16AWG13.9379.3
UL251718×16AWG--
UL251719×16AWG--

企业优势

  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    多年行业生产履历

    本公司是集研发、制造和销售于一体的综合性环保企业。。。从业多年,,,,,拥有富厚的履历。。。
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    产品种类多,,,,,规格全

    产品远销海内外各个省市和地区。。。在海内行业中享有很高的信誉和着名度
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    品质过硬,,,,,价钱优惠

    设有严酷的质检工序,,,,,包管产品的品质及格,,,,,源头厂家直销,,,,,价钱更优惠
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    优异团队,,,,,实力过硬

    公司拥有一批具有富厚履历的工程手艺职员,,,,,具有自主研发设计生产的能力
上一篇:UL2517屏障线
下一篇:UL2516

PRODUCT

产品中心

PRODUCT CENTER

Contact

联系九洲国际

Contact Us

联系人:曹司理

固话:021-37100188

电话:16621098610

邮箱:

地点:上海市奉贤区浦卫公路875号

16621098610
code
【网站地图】
UL2517-UL认证电缆-产品中心-九洲国际