九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
您的位置:首页 > 产品中心 > UL认证电缆
九洲国际·(集团)有限公司官网
UL认证电缆

UL3173

  • 产品简介: UL3173 线缆:105℃耐温 600V 耐压,,铜导体 + XLPE 绝缘,,耐油耐化学,,适配新能源、工业装备及电子仪器布线
  • 配套服务:
    支持定制 物流配送 免费装置 现场培训 后期维护
  • 相关产品:

产品介绍

UL3173 电子线是专为电子及电器装备内部布线设计的规范化产品,,可知足差别类型装备的内部毗连需求,,在清静性与场景通用性方面体现突出,,为装备稳固运行提供可靠线路包管。。 。。 。。适用于一般电子、电器装备内部连线

应用标准:UL758,,UL1581及CSAC22.2NO.210.2

 

电缆结构

1. 导体:使用9-26AWG单根或绞合裸铜或镀锡铜线

2. 绝缘:耐热交联聚乙烯

3. 芯线颜色:恣意颜色

手艺参数:

1. 额定电压:600V

2. 测试电压:3000V

3. 额定温度:125℃

4. 燃烧测试:通过FT2阻燃测试

企业优势

  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    多年行业生产履历

    本公司是集研发、制造和销售于一体的综合性环保企业。。 。。 。。从业多年,,拥有富厚的履历。。 。。 。。
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    产品种类多,,规格全

    产品远销海内外各个省市和地区。。 。。 。。在海内行业中享有很高的信誉和着名度
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    品质过硬,,价钱优惠

    设有严酷的质检工序,,包管产品的品质及格,,源头厂家直销,,价钱更优惠
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    优异团队,,实力过硬

    公司拥有一批具有富厚履历的工程手艺职员,,具有自主研发设计生产的能力
上一篇:UL3321
下一篇:UL2725

PRODUCT

产品中心

PRODUCT CENTER

Contact

联系九洲国际

Contact Us

联系人:曹司理

固话:021-37100188

电话:16621098610

邮箱:

地点:上海市奉贤区浦卫公路875号

16621098610
code
【网站地图】
UL3173-UL认证电缆-产品中心-九洲国际