九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
柔性拖链电缆

910CY.P

  • 产品简介: JOCA? 910CY.P 双护套屏障型高度拖链电缆,,,,,双护套耐磨损、屏障抗滋扰,,,,,适配高度动态场景,,,,,耐弯折,,,,,包管信号稳固传输。。。。。。
  • 配套服务:
    支持定制 物流配送 免费装置 现场培训 后期维护
  • 相关产品:

产品介绍

应用规模

机械制造、机床装备、自动化生产线移动单位的应用。。。。。。度油污情形使用,,,,,机械自动化装置工程,,,,,同服驱动,,,,,丈量和控制手艺系统。。。。。。度负载下移动使用场合,,,,,切合EMC要求的铜丝屏障,,,,,防止电磁滋扰。。。。。。

电缆结构

1. 导体:细腻无氧铜丝,,,,,多股绞合导体,,,,,切合DIN VDE 0295及IEC 60228中6类导体标准。。。。。。

2. 绝缘:高强度VC混淆物。。。。。。

3. 芯线颜色:颜色区分或数字编号区分,,,,,可凭证主顾要求定制。。。。。。

4. 内护套:特殊定制高强度弹性体混淆物。。。。。。

5. 屏障:镀锡铜丝体例屏障

6. 通例颜色:玄色、灰色、橙色。。。。。。

 

手艺参数:

1. 额定电压:300/300V、300/500V、450/750V、0.6/1KV

测试电压:1500V、2000V、2500V、3500V

2. 最小弯曲半径:

牢靠装置:6xD

移动装置:8xD

3. 移动速率:8/s

4. 使用寿命:1200万次

5. 使用温度:

牢靠装置:-30℃~+105

移动装置:-10℃~+90

 

型号芯数 × 标称截面 \(mm?\)近似外径 mm近似重量 \(kg/km\)
910CY.P2×0.145.338
910CY.P3×0.145.542
910CY.P4×0.145.847
910CY.P5×0.146.254
910CY.P6×0.146.660
910CY.P7×0.14767
910CY.P8×0.147.473
910CY.P9×0.147.881
910CY.P10×0.148.288
910CY.P12×0.149.5108
910CY.P14×0.1410.4123
910CY.P16×0.1410.4128
910CY.P2×0.25.542
910CY.P3×0.25.846
910CY.P4×0.26.153
910CY.P5×0.26.561
910CY.P6×0.28.468
910CY.P7×0.28.875
910CY.P8×0.29.583
910CY.P9×0.210.292
910CY.P10×0.210.7100
910CY.P12×0.211.5124
910CY.P14×0.212.7141
910CY.P16×0.212.9147
910CY.P2×0.25745
910CY.P3×0.257.250
910CY.P4×0.257.657
910CY.P5×0.258.265
910CY.P6×0.258.773
910CY.P7×0.259.382
910CY.P8×0.259.990
910CY.P9×0.2510.899
910CY.P10×0.259109
910CY.P12×0.2510.5134
910CY.P14×0.2511.4153
910CY.P16×0.2511.5161
910CY.P2×0.35.647
910CY.P3×0.3652
910CY.P4×0.36.461
910CY.P5×0.36.969
910CY.P6×0.37.478
910CY.P7×0.37.887
910CY.P8×0.38.396
910CY.P9×0.38.8106
910CY.P10×0.39.2117
910CY.P12×0.310.8145
910CY.P14×0.311.8165
910CY.P16×0.311.8173
910CY.P2×0.345.648
910CY.P3×0.34653
910CY.P4×0.346.462
910CY.P5×0.346.971
910CY.P6×0.347.480
910CY.P7×0.347.890
910CY.P8×0.348.399
910CY.P9×0.348.8109
910CY.P10×0.349.2121
910CY.P12×0.3410.8149
910CY.P14×0.3411.8170
910CY.P16×0.3411.8179
910CY.P2×0.46.559
910CY.P3×0.46.867
910CY.P4×0.47.377
910CY.P5×0.47.889
910CY.P6×0.48.5102
910CY.P7×0.49113
910CY.P8×0.49.6126
910CY.P9×0.410.2140
910CY.P10×0.410.8156
910CY.P12×0.412.7191
910CY.P14×0.413.9221
910CY.P16×0.413.9233
910CY.P2×0.57.273
910CY.P3×0.57.683
910CY.P4×0.58.297
910CY.P5×0.58.8112
910CY.P6×0.59.5127
910CY.P7×0.510.2144
910CY.P8×0.510.9160
910CY.P9×0.511.6178
910CY.P10×0.513.3199
910CY.P12×0.514.5246
910CY.P14×0.515.8284
910CY.P16×0.516.1301
910CY.P2×0.758.485
910CY.P3×0.758.798
910CY.P4×0.759.4115
910CY.P5×0.7510134
910CY.P6×0.7510.9154
910CY.P7×0.7511.5173
910CY.P8×0.7512.7195
910CY.P9×0.7513.9217
910CY.P10×0.7514.4242
910CY.P12×0.7515.7301
910CY.P14×0.7517.1347
910CY.P16×0.7517.4369
910CY.P2×1.09.4114
910CY.P3×1.09.7131
910CY.P4×1.010.4156
910CY.P5×1.011.3182
910CY.P6×1.012.5211
910CY.P7×1.013.2239
910CY.P8×1.014.4268
910CY.P9×1.015.7301
910CY.P10×1.016.6337
910CY.P2×1.510134
910CY.P3×1.510.4156
910CY.P4×1.511.3186
910CY.P5×1.512.5219
910CY.P6×1.513.4254
910CY.P7×1.514.4289
910CY.P8×1.515.7325
910CY.P9×1.517.2364
910CY.P10×1.518.3410
910CY.P2×2.511.8202
910CY.P3×2.512.7238
910CY.P4×2.513.8287
910CY.P5×2.514.9341
910CY.P6×2.516.2397
910CY.P7×2.517.4454
910CY.P8×2.519.5513
910CY.P9×2.521.3578
910CY.P10×2.522.4651
910CY.P2×4.013.8264
910CY.P3×4.014.4314
910CY.P4×4.015.7383
910CY.P5×4.017.2456
910CY.P6×4.018.9535

企业优势

  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    多年行业生产履历

    本公司是集研发、制造和销售于一体的综合性环保企业。。。。。。从业多年,,,,,拥有富厚的履历。。。。。。
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    产品种类多,,,,,规格全

    产品远销海内外各个省市和地区。。。。。。在海内行业中享有很高的信誉和着名度
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    品质过硬,,,,,价钱优惠

    设有严酷的质检工序,,,,,包管产品的品质及格,,,,,源头厂家直销,,,,,价钱更优惠
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    优异团队,,,,,实力过硬

    公司拥有一批具有富厚履历的工程手艺职员,,,,,具有自主研发设计生产的能力
上一篇:910CY.TP
下一篇:900CY.TP

PRODUCT

产品中心

PRODUCT CENTER

Contact

联系九洲国际

Contact Us

联系人:曹司理

固话:021-37100188

电话:16621098610

邮箱:

地点:上海市奉贤区浦卫公路875号

16621098610
code
【网站地图】
910CY.P-柔性拖链电缆-产品中心-九洲国际