九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
您的位置:首页 > 产品中心 > UL认证电缆
九洲国际·(集团)有限公司官网
UL认证电缆

UL2725

  • 产品简介: UL2725线缆:105℃耐温600V耐压 ,,铜导体+XLPE绝缘 ,,耐油耐候 ,,阻燃环保 ,,适配工业装备、电子仪器布线
  • 配套服务:
    支持定制 物流配送 免费装置 现场培训 后期维护
  • 相关产品:

产品介绍

UL2725 电子线接纳多规格裸铜 / 镀锡铜导体与耐热 PVC 绝缘材质 ,,具备耐高压、抗磨损、阻燃环保特征 ,,适配多情形布线需求 ,,用于2类系统及视频电子装备、电子盘算机内部或外部连线

参考标准:UL758 ,,UL158

 

电缆结构

1. 导体:实芯或绞合16-10AWG镀锡铜或裸铜

2. 绝缘:特殊硬质耐热阻燃PVC绝缘或制造商可选附合品级的其它质料

3. 芯线颜色:恣意颜色

4. 芯线结构:2芯或2芯以上芯线绞合 ,,包铝箔麦拉成缆可选 ,,荟萃可排列 ,,可有对绞单位屏障

5. 屏障:镀锡铜

6. 护套质料:混淆80度耐热阻燃PVC ,,通过VW-1阻燃测试标准

7. 护套颜色:恣意颜色

手艺参数:

1. 额定电压:30V

2. 测试电压:1500V

3. 额定温度:

4. 牢靠:-20℃至+80℃C

5. 挠曲:-5℃至+80℃

6. 弯曲半径:

7. 牢靠:4 X D

8. 挠曲:15 X D

9. 燃烧测试:通过UL VW-1、CSA FTI阻燃测试

企业优势

  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    多年行业生产履历

    本公司是集研发、制造和销售于一体的综合性环保企业 。。。。 。从业多年 ,,拥有富厚的履历 。。。。 。
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    产品种类多 ,,规格全

    产品远销海内外各个省市和地区 。。。。 。在海内行业中享有很高的信誉和着名度
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    品质过硬 ,,价钱优惠

    设有严酷的质检工序 ,,包管产品的品质及格 ,,源头厂家直销 ,,价钱更优惠
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    优异团队 ,,实力过硬

    公司拥有一批具有富厚履历的工程手艺职员 ,,具有自主研发设计生产的能力
上一篇:UL3173
下一篇:UL20276

PRODUCT

产品中心

PRODUCT CENTER

Contact

联系九洲国际

Contact Us

联系人:曹司理

固话:021-37100188

电话:16621098610

邮箱:

地点:上海市奉贤区浦卫公路875号

16621098610
code
【网站地图】
UL2725-UL认证电缆-产品中心-九洲国际