九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
您的位置:首页 > 产品中心 > 机械人电缆
九洲国际·(集团)有限公司官网
机械人电缆

980CY.P

  • 产品简介: JOCA? 980CY.P 屏障型机械人耐扭转电缆,,,,,热塑性弹性体绝缘 + PUR 护套,,,,,屏障抗滋扰、耐扭转耐磨,,,,,适配机械人动态场景,,,,,传输稳固。。。。。。
  • 配套服务:
    支持定制 物流配送 免费装置 现场培训 后期维护
  • 相关产品:

产品介绍

应用规模

工业机械人扭转使用,,,,,可以接触油污情形使用。。。。。。高度耐磨、耐刻痕场合,,,,,适用于机械人手臂本体上,,,,,耐侵蚀、酸碱、卑劣情形使用。。。。。。高速移动使用场合,,,,,优越的抗震惊性能。。。。。。切合EMC要求的铜丝屏障,,,,,防止电磁滋扰。。。。。。


电缆结构

1.导体:细腻无氧铜丝,,,,,多股绞合导体,,,,,切合DIN VDE 0295及IEC 60228中6类导体标准。。。。。。

2.绝缘:热塑性弹性体。。。。。。

3.芯线颜色:颜色区分或数字编号区分,,,,,可凭证主顾要求定制。。。。。。

4.屏障:镀锡铜丝体例屏障

5.护套:PUR

6.通例颜色:玄色、灰色、橙色。。。。。。


手艺参数:

1.额定电压:30V、300V、600V

测试电压:500V、2000V

2.最小弯曲半径:

牢靠装置:4xD

移动装置:6xD

3.摇晃测试:

弯曲频次:60次/分钟

弯曲角度:±90o


4.扭转测试:

扭转频次:60次/分钟

扭转角度:±180o


5.使用温度:

牢靠装置:-50℃~+105℃

   移动装置:-40℃~+90℃


型号芯数 × 标称截面 \(mm?\)近似外径 mm近似重量 \(kg/km\)
980CY.P2×0.144.526
980CY.P3×0.144.728
980CY.P4×0.145.235
980CY.P5×0.145.539
980CY.P6×0.145.844
980CY.P7×0.146.453
980CY.P8×0.146.760
980CY.P9×0.147.165
980CY.P10×0.147.575
980CY.P12×0.148.285
980CY.P14×0.148.7100
980CY.P16×0.149.1107
980CY.P2×0.24.728
980CY.P3×0.25.134
980CY.P4×0.25.438
980CY.P5×0.25.743
980CY.P6×0.26.353
980CY.P7×0.26.760
980CY.P8×0.27.168
980CY.P9×0.27.779
980CY.P10×0.27.588
980CY.P12×0.27.7101
980CY.P14×0.28119
980CY.P16×0.28.3120
980CY.P2×0.255.132
980CY.P3×0.255.336
980CY.P4×0.255.642
980CY.P5×0.25650
980CY.P6×0.256.658
980CY.P7×0.25766
980CY.P8×0.257.578
980CY.P9×0.259.187
980CY.P10×0.258.498
980CY.P12×0.259.2112
980CY.P14×0.259.9140
980CY.P16×0.2510.2143
980CY.P2×0.35.234
980CY.P3×0.35.438
980CY.P4×0.35.745
980CY.P5×0.36.354
980CY.P6×0.36.762
980CY.P7×0.37.171
980CY.P8×0.37.784
980CY.P9×0.38.294
980CY.P10×0.38.8109
980CY.P12×0.39.5121
980CY.P14×0.310.2150
980CY.P16×0.310.6156
980CY.P2×0.345.235
980CY.P3×0.345.439
980CY.P4×0.345.746
980CY.P5×0.346.356
980CY.P6×0.346.764
980CY.P7×0.347.174
980CY.P8×0.347.787
980CY.P9×0.348.297
980CY.P10×0.348.8113
980CY.P12×0.349.5125
980CY.P14×0.3410.2155
980CY.P16×0.3410.6162
980CY.P2×0.45.842
980CY.P3×0.4648
980CY.P4×0.46.659
980CY.P5×0.47.168
980CY.P6×0.47.680
980CY.P7×0.48.395
980CY.P8×0.48.8107
980CY.P9×0.49.4120
980CY.P10×0.410.2139
980CY.P12×0.411.2164
980CY.P14×0.412.1200
980CY.P16×0.412.5205
980CY.P2×0.56.553
980CY.P3×0.56.862
980CY.P4×0.57.375
980CY.P5×0.58.188
980CY.P6×0.58.6102
980CY.P7×0.59.5123
980CY.P8×0.510.1138
980CY.P9×0.510.7156
980CY.P10×0.510.9185
980CY.P12×0.511.2206
980CY.P14×0.511.7248
980CY.P16×0.512.7264
980CY.P2×0.757.763
980CY.P3×0.758.174
980CY.P4×0.758.794
980CY.P5×0.759.7106
980CY.P6×0.7510.4129
980CY.P7×0.7511.2149
980CY.P8×0.7512.2179
980CY.P9×0.7513.5202
980CY.P10×0.7513.1232
980CY.P12×0.7513.5267
980CY.P14×0.7514.1316
980CY.P16×0.7514.9333
980CY.P2×1.08.176
980CY.P3×1.08.596
980CY.P4×1.09.4116
980CY.P5×1.010.2136
980CY.P6×1.011159
980CY.P7×1.011.8193
980CY.P8×1.013.1220
980CY.P9×1.014.3255
980CY.P10×1.013.9293
980CY.P2×1.59.5102
980CY.P3×1.510129
980CY.P4×1.510.9158
980CY.P5×1.511.8189
980CY.P6×1.513228
980CY.P7×1.514264
980CY.P8×1.515.5309
980CY.P9×1.517358
980CY.P10×1.516.5410
980CY.P2×2.510.9167
980CY.P3×2.511.5204
980CY.P4×2.512.8251
980CY.P5×2.513.9299
980CY.P6×2.515.1362
980CY.P7×2.516.5430
980CY.P8×2.518.1512
980CY.P9×2.520.1591
980CY.P10×2.519.5678
980CY.P2×4.012.1218
980CY.P3×4.013266
980CY.P4×4.014.2342
980CY.P5×4.015.7403
980CY.P6×4.017.1486

企业优势

  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    多年行业生产履历

    本公司是集研发、制造和销售于一体的综合性环保企业。。。。。。从业多年,,,,,拥有富厚的履历。。。。。。
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    产品种类多,,,,,规格全

    产品远销海内外各个省市和地区。。。。。。在海内行业中享有很高的信誉和着名度
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    品质过硬,,,,,价钱优惠

    设有严酷的质检工序,,,,,包管产品的品质及格,,,,,源头厂家直销,,,,,价钱更优惠
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    优异团队,,,,,实力过硬

    公司拥有一批具有富厚履历的工程手艺职员,,,,,具有自主研发设计生产的能力
上一篇:没有了
下一篇:980CY

PRODUCT

产品中心

PRODUCT CENTER

Contact

联系九洲国际

Contact Us

联系人:曹司理

固话:021-37100188

电话:16621098610

邮箱:

地点:上海市奉贤区浦卫公路875号

16621098610
code
【网站地图】
980CY.P-机械人电缆-产品中心-九洲国际