九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
您的位置:首页 > 产品中心 > 机械人电缆
九洲国际·(集团)有限公司官网
机械人电缆

980CY.TP

  • 产品简介: JOCA? 980CY.TP 双绞屏障机械人耐扭转电缆,,热塑性弹性体绝缘 + PUR 护套,,双绞 + 屏障抗滋扰,,耐扭转耐磨,,适配机械人动态场景,,传输稳
  • 配套服务:
    支持定制 物流配送 免费装置 现场培训 后期维护
  • 相关产品:

产品介绍

应用规模

工业机械人扭转使用,,可以接触油污情形使用。。。。。。高度耐、耐刻痕场合,,适用于机械人手臂本体上,,耐侵蚀、酸碱、卑劣情形使用。。。。。。高速移动使用场合,,优越的抗震惊性能。。。。。。切合EMC要求的铜丝屏障,,防止电磁滋扰。。。。。。

 

电缆结构

1. 导体:细腻无氧铜丝,,多股绞合导体,,切合DIN VDE 0295及IEC 60228中6类导体标准。。。。。。

2. 绝缘:热塑性弹性体。。。。。。

3. 芯线颜色:颜色区分或数字编号区分,,可凭证主顾要求定制。。。。。。

4. 绞合:芯线绞合成对

5. 屏障:镀锡铜丝屏障

6. 护套:PUR

7. 通例颜色:玄色、灰色、橙色。。。。。。

 

手艺参数:

1. 额定电压:30V、300V、600V

测试电压:500V、2000V

2. 最小弯曲半径:

牢靠装置:4xD

移动装置:6xD

3. 摇晃测试

弯曲频次60次/分钟

弯曲角度±90o

 

4. 扭转测试

扭转频次60次/分钟

扭转角度±180o

 

5. 使用温度:

牢靠装置:-50℃~+105

移动装置:-40℃~+90

 

型号芯数 × 标称截面 \(mm?\)近似外径 mm近似重量 \(kg/km\)
980CY.TP2×2×0.146.144
980CY.TP3×2×0.146.654
980CY.TP4×2×0.147.766
980CY.TP5×2×0.14775
980CY.TP6×2×0.148.388
980CY.TP7×2×0.14992
980CY.TP2×2×0.26.651
980CY.TP3×2×0.26.965
980CY.TP4×2×0.27.680
980CY.TP5×2×0.28.292
980CY.TP6×2×0.28.9108
980CY.TP7×2×0.29.5113
980CY.TP2×2×0.256.866
980CY.TP3×2×0.257.482
980CY.TP4×2×0.257.9104
980CY.TP5×2×0.258.7120
980CY.TP6×2×0.259.1141
980CY.TP7×2×0.259.1148
980CY.TP2×2×0.3870
980CY.TP3×2×0.38.488
980CY.TP4×2×0.39.1111
980CY.TP5×2×0.310129
980CY.TP6×2×0.310.8152
980CY.TP7×2×0.310.8160
980CY.TP2×2×0.34877
980CY.TP3×2×0.348.498
980CY.TP4×2×0.349.1120
980CY.TP5×2×0.3410140
980CY.TP6×2×0.3410.8165
980CY.TP7×2×0.3410.8175
980CY.TP2×2×0.48.378
980CY.TP3×2×0.48.7100

企业优势

  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    多年行业生产履历

    本公司是集研发、制造和销售于一体的综合性环保企业。。。。。。从业多年,,拥有富厚的履历。。。。。。
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    产品种类多,,规格全

    产品远销海内外各个省市和地区。。。。。。在海内行业中享有很高的信誉和着名度
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    品质过硬,,价钱优惠

    设有严酷的质检工序,,包管产品的品质及格,,源头厂家直销,,价钱更优惠
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    优异团队,,实力过硬

    公司拥有一批具有富厚履历的工程手艺职员,,具有自主研发设计生产的能力
上一篇:960CY
下一篇:没有了

PRODUCT

产品中心

PRODUCT CENTER

Contact

联系九洲国际

Contact Us

联系人:曹司理

固话:021-37100188

电话:16621098610

邮箱:

地点:上海市奉贤区浦卫公路875号

16621098610
code
【网站地图】
980CY.TP-机械人电缆-产品中心-九洲国际