九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
您的位置:首页 > 产品中心 > UL认证电缆
九洲国际·(集团)有限公司官网
UL认证电缆

UL3321

  • 产品简介: UL3321线缆,,,150℃耐温、600V耐压,,,铜导体搭配XLPE绝缘,,,耐磨损、抗化学侵蚀,,,适用于家电、照明、工业装备布线
  • 配套服务:
    支持定制 物流配送 免费装置 现场培训 后期维护
  • 相关产品:

产品介绍

UL3321 电子线是针对电子装备、工业控制及细密仪器内部布线需求研发的专业化产品,,,遵照 UL758、UL1581 及 CSA C22.2 NO.210.2 等国际标准,,,使用标准厚度、易剥、易裁,,,适用于一般电子、电器装备内部连线

应用标准:UL758,,,UL1581

 

电缆结构

1. 导体:实芯或绞合30-3AWG镀锡铜线或裸铜

2. 绝缘:辐照或交联聚烯烃,,,切合ROHS标准·芯线

手艺参数:

1. 额定电压:600V

2. 测试电压:3000V

3. 额定温度:150℃

4. 燃烧测试:通过FT2阻燃测试

企业优势

  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    多年行业生产履历

    本公司是集研发、制造和销售于一体的综合性环保企业。。。 。从业多年,,,拥有富厚的履历。。。 。
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    产品种类多,,,规格全

    产品远销海内外各个省市和地区。。。 。在海内行业中享有很高的信誉和着名度
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    品质过硬,,,价钱优惠

    设有严酷的质检工序,,,包管产品的品质及格,,,源头厂家直销,,,价钱更优惠
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    优异团队,,,实力过硬

    公司拥有一批具有富厚履历的工程手艺职员,,,具有自主研发设计生产的能力
上一篇:UL1015
下一篇:UL3173

PRODUCT

产品中心

PRODUCT CENTER

Contact

联系九洲国际

Contact Us

联系人:曹司理

固话:021-37100188

电话:16621098610

邮箱:

地点:上海市奉贤区浦卫公路875号

16621098610
code
【网站地图】
UL3321-UL认证电缆-产品中心-九洲国际