九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
柔性数据线缆

LiYY(TP)

  • 产品简介: LiYY (TP) 柔性对绞数据传输电缆,,,柔性强易敷设,,,对绞结构抗滋扰,,,适配数据传输场景,,,信号稳固,,,适配自动化、装备毗连等场景。。
  • 配套服务:
    支持定制 物流配送 免费装置 现场培训 后期维护
  • 相关产品:

产品介绍

应用规模

1. 对绞电缆用于需要去电耦的电路

2. 干燥或潮温的室内情形

3. 伺服装备的信号系统

4. 机械、智能装备及电子、盘算机的丈量和控制部分

5. 不适合露天情形使用

6. 耐油脂

7. 耐压品级不适合动力系统应用

8. 柔软电缆可无意非连续性移动使用

9. 可小弯曲半径使用

 

电缆结构

1. 导体:裸铜丝,,,多股细铜丝绞合导体,,,切合 DINVDE0295 第五类和 IEC60228 第五类划定

2. 绝缘线芯:特制PVC切合 DINVDE 0207第四部分划定

3. 线芯颜色:色码切合 DIN 47100 划定

4. 成缆:最优节距成对绞合

5. 包覆:成缆线芯用薄膜纠葛包覆

6. 护套及颜色:特制 PVC灰色

 

手艺参数:

 

1. 峰值事情电压:250V(0.14mm2);;;;;300V(0.25mm2)

2. 测试电压:1200V(0.14mm2);;;;;1500V(>0.25mm2)

3. 互电容:0.14mm2120nF/km   0.25mm2约150 nF/km

4. 感抗:约0.65 mH/km

5. 缘电阻:>20GΩxcm

6. 温度规模:静态:-30℃至+80℃;;;;;挠曲:-5℃至+70℃

7. 最小弯曲半径:静态:4XD(电缆直径);;;;;挠曲:10XD(电缆直径)

8. 切合标准:DIN VDE 0812 0814

 

型号规格近似外径 mm电缆近似重量 \(kg/km\)
LiYY(TP)2×2×0.144.823
LiYY(TP)3×2×0.144.929
LiYY(TP)4×2×0.145.536
LiYY(TP)5×2×0.145.743
LiYY(TP)6×2×0.146.255
LiYY(TP)10×2×0.14887
LiYY(TP)12×2×0.148.2103
LiYY(TP)16×2×0.149.1138
LiYY(TP)2×2×0.256.128
LiYY(TP)3×2×0.256.242
LiYY(TP)4×2×0.256.951
LiYY(TP)6×2×0.257.870
LiYY(TP)8×2×0.259.286
LiYY(TP)10×2×0.2510.3115
LiYY(TP)2×2×0.57.954
LiYY(TP)3×2×0.5871
LiYY(TP)4×2×0.58.796
LiYY(TP)8×2×0.512.2177
LiYY(TP)10×2×0.513.2218

企业优势

  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    多年行业生产履历

    本公司是集研发、制造和销售于一体的综合性环保企业。。从业多年,,,拥有富厚的履历。。
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    产品种类多,,,规格全

    产品远销海内外各个省市和地区。。在海内行业中享有很高的信誉和着名度
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    品质过硬,,,价钱优惠

    设有严酷的质检工序,,,包管产品的品质及格,,,源头厂家直销,,,价钱更优惠
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    优异团队,,,实力过硬

    公司拥有一批具有富厚履历的工程手艺职员,,,具有自主研发设计生产的能力

PRODUCT

产品中心

PRODUCT CENTER

Contact

联系九洲国际

Contact Us

联系人:曹司理

固话:021-37100188

电话:16621098610

邮箱:

地点:上海市奉贤区浦卫公路875号

16621098610
code
【网站地图】
LiYY(TP)-柔性数据线缆-产品中心-九洲国际