九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
您的位置:首页 > 产品中心 > UL认证电缆
九洲国际·(集团)有限公司官网
UL认证电缆

UL1185

  • 产品简介: 30~4/0AWG 裸铜 / 镀锡铜导体,,80℃耐温 PVC 绝缘护套,,300V 耐压,,阻燃环保,,适用于音响、电脑适配器布线
  • 配套服务:
    支持定制 物流配送 免费装置 现场培训 后期维护
  • 相关产品:

产品介绍

UL1185电子线接纳高纯度裸铜/镀锡铜导体,,使用标准厚度、易剥、易裁、有较好的屏障效果用于录音、录音装备、音响系统、电子电路及手提电脑的变压器

应用标准:UL 758,UL 1581及CSA C22.2 No.210.2

 

电缆结构

1. 导体:使用30-4/0AWG单根或绞合裸铜或镀锡铜线

2. 绝缘:聚氯乙烯绝缘

3. 屏障:镀锡铜或裸铜纠葛

4. 芯线颜色:恣意颜色

手艺参数:

1. 额定电压:300V

2. 测试电压:2000V

3. 额定温度:80℃

4. 燃烧测试:通过UL VW-1、CSA FT1及JQAF-Mark阻燃测试


型号规格近似外径 (mm)电缆近似重量 (kg/km)
UL11853/0AWG21.31148.35
UL11852/0AWG19.7947.87
UL11851/0AWG18777.43
UL11851AWG17652.71
UL11852AWG14.4493.07
UL11853AWG13.4414.01
UL11854AWG12.4342.84
UL11855AWG11.4285.54
UL11856AWG10.7243.09
UL11857AWG9.9201.14
UL11858AWG8.5152.9
UL11859AWG7.9130.84
UL118510AWG6.695.92
UL118511AWG6.285.71
UL118512AWG5.970.8
UL118513AWG5.762.49
UL118514AWG5.455.2

企业优势

  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    多年行业生产履历

    本公司是集研发、制造和销售于一体的综合性环保企业。。。。。。从业多年,,拥有富厚的履历。。。。。。
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    产品种类多,,规格全

    产品远销海内外各个省市和地区。。。。。。在海内行业中享有很高的信誉和着名度
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    品质过硬,,价钱优惠

    设有严酷的质检工序,,包管产品的品质及格,,源头厂家直销,,价钱更优惠
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    优异团队,,实力过硬

    公司拥有一批具有富厚履历的工程手艺职员,,具有自主研发设计生产的能力
上一篇:UL1283
下一篇:UL1061

PRODUCT

产品中心

PRODUCT CENTER

Contact

联系九洲国际

Contact Us

联系人:曹司理

固话:021-37100188

电话:16621098610

邮箱:

地点:上海市奉贤区浦卫公路875号

16621098610
code
【网站地图】
UL1185-UL认证电缆-产品中心-九洲国际