九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
您的位置:首页 > 产品中心 > CE认证电缆
九洲国际·(集团)有限公司官网
CE认证电缆

HO3VV-F

产品介绍

HO3VV-F超细导体,,柔软小的弯曲角度; ;;;; 能遭受一定的机械外力:切合欧盟协调标准,,适用于电气仪表、动力装备及自动化妆置内外部无强制 牵引力无偏向无意可移动毗连线。。

切合认证:RoHSCE

 

电缆结构

1.  体:绞合裸铜或者镀锡铜切合VDE 0281 Part 5, HD21.5S3 IEC60227-5

2.  缘:PVC/TI2 聚氯乙烯切合DIN VDE 0281.

3. 颜色识别:切合HD 402标准

4. 护套质料:PVC/TM2聚氯乙烯

5. 应用标准:HD21.5,VDE 0281,CEI 20-20/5, CEI 20-35(EN60332-1),CEI 20-52,CE低压73/23/EEC&93/68/EEC

手艺参数:

1. 额定电压:300/300V

2. 测试电压:2000V切合 DIN VDE 0281第2部分HD21.2

3. 最小弯曲半径

    牢靠敷设:5×D (电缆外径) 移动装置:8×D (电缆外径)

4. 温度规模

    牢靠敷设:-20至+70℃


型号规格近似外径 (mm)电缆近似重量 (kg/km)
H03V - F2×0.5537.88
H03V - F3×0.55.344.73
H03V - F4×0.55.853.86
H03V - F2×0.755.446.42
H03V - F3×0.755.755.43
H03V - F4×0.756.367.23

企业优势

  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    多年行业生产履历

    本公司是集研发、制造和销售于一体的综合性环保企业。。从业多年,,拥有富厚的履历。。
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    产品种类多,,规格全

    产品远销海内外各个省市和地区。。在海内行业中享有很高的信誉和着名度
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    品质过硬,,价钱优惠

    设有严酷的质检工序,,包管产品的品质及格,,源头厂家直销,,价钱更优惠
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    优异团队,,实力过硬

    公司拥有一批具有富厚履历的工程手艺职员,,具有自主研发设计生产的能力
上一篇:HO3VVH2-F
下一篇:HO7Z1-K

PRODUCT

产品中心

PRODUCT CENTER

Contact

联系九洲国际

Contact Us

联系人:曹司理

固话:021-37100188

电话:16621098610

邮箱:

地点:上海市奉贤区浦卫公路875号

16621098610
code
【网站地图】
HO3VV-F-CE认证电缆-产品中心-九洲国际