九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
聚氯乙烯绝缘电缆(电线)

AVR 300/300V

  • 产品简介: 铜芯聚氯乙烯绝缘的AVR软电线,,,,, ,执行JB/T 8734标准,,,,, ,300/300V,,,,, ,适用于电器等内部布线,,,,, ,耐温70℃ 。。。。。
  • 配套服务:
    支持定制 物流配送 免费装置 现场培训 后期维护
  • 相关产品:

产品介绍

适用规模

适用于300/300V低压装备内部装置布线:家用电器(空调、冰箱)的内部毗连线束;;;;; ;电子仪器(万用表、示波器)的电路板间跳线;;;;; ;小型电机、变压器的绕组引出线;;;;; ;安防装备(摄像头、门禁)的内部信号/电源线,,,,, ,还可用于汽车、船舶等交通工具的舱内低压辅助线路,,,,, ,不适用于户外袒露或强拉扯场景。。。。。

 

适用特征

接纳多股细铜丝绞合导体,,,,, ,柔韧性极佳,,,,, ,可轻松弯折、穿梭于装备狭窄空间,,,,, ,适配重大装置角度;;;;; ;PVC绝缘层薄且绝缘性能好,,,,, ,能细密贴合导体,,,,, ,节约装备内部空间;;;;; ;导电稳固、消耗低,,,,, ,适配低压小电撒播输需求;;;;; ;无护套设计轻量化,,,,, ,剪裁、焊接利便,,,,, ,大幅降低装备内部布线难度,,,,, ,提升装置效率。。。。。

型号规格近似外径 (mm)电缆近似重量 (kg/km)
AVR0.081.22.3
AVR0.121.22.68
AVR0.21.43.7
AVR0.31.75.63
AVR0.41.86.8

企业优势

  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    多年行业生产履历

    本公司是集研发、制造和销售于一体的综合性环保企业。。。。。从业多年,,,,, ,拥有富厚的履历。。。。。
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    产品种类多,,,,, ,规格全

    产品远销海内外各个省市和地区。。。。。在海内行业中享有很高的信誉和着名度
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    品质过硬,,,,, ,价钱优惠

    设有严酷的质检工序,,,,, ,包管产品的品质及格,,,,, ,源头厂家直销,,,,, ,价钱更优惠
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    优异团队,,,,, ,实力过硬

    公司拥有一批具有富厚履历的工程手艺职员,,,,, ,具有自主研发设计生产的能力
上一篇:AVRS 300/300V
下一篇:没有了

PRODUCT

产品中心

PRODUCT CENTER

Contact

联系九洲国际

Contact Us

联系人:曹司理

固话:021-37100188

电话:16621098610

邮箱:

地点:上海市奉贤区浦卫公路875号

16621098610
code
【网站地图】
AVR 300/300V-聚氯乙烯绝缘电缆(电线)-产品中心