九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
聚氯乙烯绝缘电缆(电线)

RVVPS 300/300V

  • 产品简介: RVVPS 300/300V铜芯PVC绝缘对绞屏障护套软电缆 ,,,,抗滋扰强 ,,,,传输稳固 ,,,,适配低压弱信号场景 ,,,,柔软易布线。。。。。。
  • 配套服务:
    支持定制 物流配送 免费装置 现场培训 后期维护
  • 相关产品:

产品介绍

适用规模

适用于300/300V低压弱信号传输场景:工业自动化中PLC、传感器的差分信号毗连;;安防监控系统的高清视频信号传输;;医疗装备(监护仪、超声仪)的细密信号线路;;智能家居中控与终端装备的双向数据通讯;;还可用于广播音响、仪器仪表的抗滋扰信号布线 ,,,,不适用于户外湿润、强电磁滋扰或高温情形。。。。。。

 

适用特征

接纳对绞结构+屏障层双重抗滋扰设计 ,,,,能有用抵消外界电磁滋扰与串扰 ,,,,包管弱信号传输精准无失真;;铜芯导电性能优 ,,,,消耗低 ,,,,适配低压信号与供电同步需求;;PVC绝缘+护套双重防护 ,,,,抗磨损、防稍微挤压 ,,,,;;つ诓康继逵肫琳喜;;线缆质地柔软 ,,,,可弯曲折叠 ,,,,适配装备内部重大布线角度 ,,,,装置便捷 ,,,,契合细密装备对信号稳固性的高要求。。。。。。


型号规格近似外径 (mm)电缆近似重量 (kg/km)
RVVPS1×2×0.124.1220.24
RVVPS2×2×0.126.3841.58
RVVPS3×2×0.126.0847.76
RVVPS4×2×0.126.357.3
RVVPS1×2×0.24.5225.98
RVVPS2×2×0.26.7451.8
RVVPS3×2×0.27.161.29
RVVPS4×2×0.27.377.36
RVVPS1×2×0.35.1233.17
RVVPS2×2×0.37.7365.22
RVVPS3×2×0.38.3682.24
RVVPS4×2×0.39.29104.17
RVVPS1×2×0.45.3237.63
RVVPS2×2×0.48.0672.31
RVVPS3×2×0.48.9298.71
RVVPS4×2×0.49.6117.48
RVVPS1×2×0.55.5240.76
RVVPS2×2×0.58.5983.55
RVVPS3×2×0.59.27105.52
RVVPS4×2×0.510.02128.99
RVVPS1×2×0.756.1954.35
RVVPS2×2×0.759.45105.92
RVVPS3×2×0.759.98129.2
RVVPS4×2×0.7511.08161.77
RVVPS1×2×1.06.5264.05
RVVPS2×2×1.010.44129.4
RVVPS3×2×1.011.25182.99
RVVPS4×2×1.012.48203.54
RVVPS1×2×1.57.5283.98
RVVPS2×2×1.511.43154.83
RVVPS3×2×1.512.52205.08
RVVPS4×2×1.513.87262.43
RVVPS1×2×2.59.12118.06
RVVPS2×2×2.514.01213.17
RVVPS3×2×2.515.05311.6
RVVPS4×2×2.516.69393.08

企业优势

  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    多年行业生产履历

    本公司是集研发、制造和销售于一体的综合性环保企业。。。。。。从业多年 ,,,,拥有富厚的履历。。。。。。
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    产品种类多 ,,,,规格全

    产品远销海内外各个省市和地区。。。。。。在海内行业中享有很高的信誉和着名度
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    品质过硬 ,,,,价钱优惠

    设有严酷的质检工序 ,,,,包管产品的品质及格 ,,,,源头厂家直销 ,,,,价钱更优惠
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    优异团队 ,,,,实力过硬

    公司拥有一批具有富厚履历的工程手艺职员 ,,,,具有自主研发设计生产的能力
上一篇:RVVY 300/300V
下一篇:RVVP 300/300V

PRODUCT

产品中心

PRODUCT CENTER

Contact

联系九洲国际

Contact Us

联系人:曹司理

固话:021-37100188

电话:16621098610

邮箱:

地点:上海市奉贤区浦卫公路875号

16621098610
code
【网站地图】
RVVPS 300/300V-聚氯乙烯绝缘电缆(电线)-产品