九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
您的位置:首页 > 产品中心 > CE认证电缆
九洲国际·(集团)有限公司官网
CE认证电缆

HO7V2-R

产品介绍

HO7V2-R可弯曲单芯线,,,,易开皮,,,,裁剪,,,,装置利便,,,,切合欧盟协调标准,,,,用于电器、装置的配电盘与电源分配器接线板之间的内部周边接线,,,,电子和电气装备开关柜之间接口,,,,设计使 用半袒露和嵌入式导管可弯曲敷设与接地线,,,,耐90℃高温情形。。。。。。

切合认证:RoHSCE

 

电缆结构

1.  体:绞合裸铜或者镀锡铜切合IEC 60228,VDE 0295 2类标准

2.  缘:PVC/TI3切合DIN VDE 0281

3. 颜色识别:切合HD 402标准

4. 应用标准:HD21.3 S3、VDE-0281Part-3、CE Low Voltage Diretive、73/23/EECand 93/68/EEC

手艺参数:

1. 额定电压:450/750V

2. 测试电压:2500V切合DIN VDE 0281第2部分HD21.2

3. 最小弯曲半径

牢靠敷设:12D (电缆外径)

4. 温度规模

牢靠敷设:-20℃至+90℃

企业优势

  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    多年行业生产履历

    本公司是集研发、制造和销售于一体的综合性环保企业。。。。。。从业多年,,,,拥有富厚的履历。。。。。。
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    产品种类多,,,,规格全

    产品远销海内外各个省市和地区。。。。。。在海内行业中享有很高的信誉和着名度
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    品质过硬,,,,价钱优惠

    设有严酷的质检工序,,,,包管产品的品质及格,,,,源头厂家直销,,,,价钱更优惠
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    优异团队,,,,实力过硬

    公司拥有一批具有富厚履历的工程手艺职员,,,,具有自主研发设计生产的能力
上一篇:HO7V2-K
下一篇:HO7V2-U

PRODUCT

产品中心

PRODUCT CENTER

Contact

联系九洲国际

Contact Us

联系人:曹司理

固话:021-37100188

电话:16621098610

邮箱:

地点:上海市奉贤区浦卫公路875号

16621098610
code
【网站地图】
HO7V2-R -CE认证电缆-产品中心-九洲国际