九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
您的位置:首页 > 产品中心 > CE认证电缆
九洲国际·(集团)有限公司官网
CE认证电缆

HO5V2-U

产品介绍

HO5V2-U实芯单芯线,,, ,,易开皮,,, ,,裁剪,,, ,,装置利便,,, ,,切合欧盟协调标准,,, ,,用于电器、仪器的配电盘与电源分配器接线板之间的内部周边接线,,, ,,电子和电气装备开关柜之间接口,,, ,,同时适 用于电源与照明系统;;;;可袒露和嵌入式导管牢靠敷设,,, ,, 90℃高温情形 。。

切合认证:RoHSCE

 

电缆结构

1.  体:单根裸铜或者镀锡铜切合IEC 60228,VDE 0295 1类标准

2.  缘:PVC/TI3 切合DIN VDE 0281

3. 颜色识别:切合HD 402标准

4. 应用标准:HD21.3 S3、VDE-0281Part-3 、CE Low Voltage Diretive 、73/23/EECand 93/68/EEC

手艺参数:

1. 额定电压:300/500V

2. 测试电压:2000V切合DIN VDE 0281第2部分HD21.2

3. 最小弯曲半径

牢靠敷设:12D (电缆外径)

4. 温度规模

牢靠敷设:-20℃至+90℃


型号规格近似外径 (mm)电缆近似重量 (kg/km)
H05V2 - U0.528.4
H05V2 - U0.752.211
H05V2 - U12.313.6

企业优势

  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    多年行业生产履历

    本公司是集研发、制造和销售于一体的综合性环保企业 。。从业多年,,, ,,拥有富厚的履历 。。
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    产品种类多,,, ,,规格全

    产品远销海内外各个省市和地区 。。在海内行业中享有很高的信誉和着名度
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    品质过硬,,, ,,价钱优惠

    设有严酷的质检工序,,, ,,包管产品的品质及格,,, ,,源头厂家直销,,, ,,价钱更优惠
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    优异团队,,, ,,实力过硬

    公司拥有一批具有富厚履历的工程手艺职员,,, ,,具有自主研发设计生产的能力
上一篇:HO5V2-R
下一篇:HO7V-K

PRODUCT

产品中心

PRODUCT CENTER

Contact

联系九洲国际

Contact Us

联系人:曹司理

固话:021-37100188

电话:16621098610

邮箱:

地点:上海市奉贤区浦卫公路875号

16621098610
code
【网站地图】
HO5V2-U-CE认证电缆-产品中心-九洲国际