九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
工业特种线缆

塑料绝缘控制电缆

产品介绍

    塑料绝缘控制电缆是以纯铜为导电芯, , ,,,,外裹 PVC 或环保低烟无卤塑料绝缘层, , ,,,,能稳固传输信号与少量电能, , ,,,,还具备防滋扰、耐油污酸碱、防潮的功效, , ,,,,主要用于 450/750V 以下的工业装备控制、仪器毗连、楼宇灯光空调控制, , ,,,,以及地铁、医院等场景的装备信号传输。。 。。

 

产品标准

    本产品按GB/T 9330《塑料绝缘控制电缆》及企业标准制造。。 。。

 

适用规模

    本产品适用于额定电压 450/750V及以下控制、信号、保;;;;;ぜ罢闪肯低辰酉咧。。 。。

 

使用特征

1. 额定电压Uo/U: 450/750V

2. 电缆导体的允许恒久事情温度上限聚氯乙烯绝缘 70℃。。 。。

3. 短路时(至多持续时间不凌驾5s)电缆导体的温度上限不凌驾聚氯乙烯绝缘         160℃。。 。。

4. 电缆敷设时情形温度应不低于0℃

5. 推荐的允许弯曲半径

无铠装层的电缆, , ,,,,应不小于电缆外径的6倍;

有铠装或铜带屏障结构的电缆, , ,,,,应不小于电缆外径的12倍;

有屏障层结构的软电缆, , ,,,,应不小于电缆外径的6倍。。 。。

 

 

型号名称芯数截面
KVVR铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆2 - 600.5 - 10
KVVRP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏障控制软电缆2 - 600.5 - 10


型号规格近似外径 (mm)电缆近似重量 (kg/km)
KVVR2×0.56.754
KVVR3×0.5763
KVVR4×0.57.677
KVVR5×0.58.287
KVVR6×0.58.8100
KVVR7×0.58.8105
KVVR8×0.59.5120
KVVR9×0.510.3134
KVVR10×0.511148
KVVR11×0.511155
KVVR12×0.511163
KVVR13×0.511.4176
KVVR14×0.511.4186
KVVR15×0.512197
KVVR16×0.512206
KVVR17×0.513.2236
KVVR18×0.513.2244
KVVR19×0.513.2254
KVVR20×0.513.5264
KVVR21×0.513.8275
KVVR22×0.514.1290
KVVR23×0.515.3303
KVVR24×0.515.3313
KVVR25×0.516.1324
KVVR26×0.516.1335
KVVR27×0.516.1341
KVVR28×0.516.7354
KVVR29×0.516.7363
KVVR30×0.516.7371
KVVR31×0.517.3386
KVVR32×0.517.3395
KVVR33×0.517.3403
KVVR34×0.517.9417
KVVR35×0.517.9426
KVVR36×0.517.9434
KVVR37×0.517.9441
KVVR2×0.757.262
KVVR3×0.757.575
KVVR4×0.758.189
KVVR5×0.758.8103
KVVR6×0.759.4120
KVVR7×0.759.4131
KVVR8×0.7510.1147
KVVR9×0.7511163
KVVR10×0.7511.7179
KVVR11×0.7512.1193
KVVR12×0.7512.1204
KVVR13×0.7513.3237
KVVR14×0.7513.3249
KVVR15×0.7513.9265
KVVR16×0.7513.9276
KVVR17×0.7514.6293
KVVR18×0.7514.6304
KVVR19×0.7514.6316
KVVR20×0.7515330
KVVR21×0.7515.3344
KVVR22×0.7516.3362
KVVR23×0.7517378
KVVR24×0.7517.3390
KVVR25×0.7517.3404
KVVR26×0.7517.3415
KVVR27×0.7517.3427
KVVR28×0.7517.9443
KVVR29×0.7517.9454
KVVR30×0.7517.9466
KVVR31×0.7518.6428
KVVR32×0.7518.6494
KVVR33×0.7518.6505
KVVR34×0.7519.7540
KVVR35×0.7519.7551
KVVR36×0.7519.7562
KVVR37×0.7519.7574
KVVR2×17.367
KVVR3×17.788
KVVR4×18.3101
KVVR5×19117
KVVR6×19.7135
KVVR7×19.8149
KVVR8×110.4166
KVVR9×111.4185
KVVR10×112.1203
KVVR11×113.1236
KVVR12×113.1250
KVVR13×113.1263
KVVR14×113.1277
KVVR15×114.4300
KVVR16×114.4313
KVVR17×115.2332
KVVR18×115.2345
KVVR19×115.2359
KVVR20×115.6375
KVVR21×115.9391
KVVR22×116.3411
KVVR23×117.6429
KVVR24×117.6443
KVVR25×117.9460
KVVR26×117.9473
KVVR27×117.9487
KVVR28×118.5505
KVVR29×118.5518
KVVR30×118.5532
KVVR31×119.6568
KVVR32×119.6581
KVVR33×119.6595
KVVR34×120.4614
KVVR35×120.4628
KVVR36×120.4641
KVVR37×120.4655
KVVRP2×0.57.168
KVVRP3×0.57.479
KVVRP4×0.5893
KVVRP5×0.58.6107
KVVRP6×0.59.2121
KVVRP7×0.59.2129
KVVRP8×0.59.9143
KVVRP9×0.510.7160
KVVRP10×0.511.3173
KVVRP11×0.511.3182
KVVRP12×0.511.3191
KVVRP13×0.511.3200
KVVRP14×0.511.3209
KVVRP15×0.513244
KVVRP16×0.513253
KVVRP17×0.513.6268
KVVRP18×0.513.6277
KVVRP19×0.513.6285
KVVRP20×0.513.9297
KVVRP21×0.514.2308
KVVRP22×0.515325
KVVRP23×0.515.6340
KVVRP24×0.515.6349
KVVRP25×0.516.5365
KVVRP26×0.516.5374
KVVRP27×0.516.5383
KVVRP28×0.517397
KVVRP29×0.517405
KVVRP30×0.517414
KVVRP31×0.517.6429
KVVRP32×0.517.6438
KVVRP33×0.517.6447
KVVRP34×0.518.3461
KVVRP35×0.518.3470
KVVRP36×0.518.3479
KVVRP37×0.518.3488
KVVRP2×0.757.577
KVVRP3×0.757.991
KVVRP4×0.758.5107
KVVRP5×0.759.1124
KVVRP6×0.759.8142
KVVRP7×0.759.8153
KVVRP8×0.7510.5170
KVVRP9×0.7511.4189
KVVRP10×0.7512.1206
KVVRP11×0.7512.1218
KVVRP12×0.7512.1229
KVVRP13×0.7512.1240
KVVRP14×0.7512.1252
KVVRP15×0.7513.9292
KVVRP16×0.7513.9304
KVVRP17×0.7514.6321
KVVRP18×0.7514.6333
KVVRP19×0.7514.6344
KVVRP20×0.7514.9359
KVVRP21×0.7515.2374
KVVRP22×0.7516.1394
KVVRP23×0.7516.8411
KVVRP24×0.7516.8423
KVVRP25×0.7517.7443
KVVRP26×0.7517.7454
KVVRP27×0.7517.7466
KVVRP28×0.7518.3482
KVVRP29×0.7518.3494
KVVRP30×0.7518.3505
KVVRP31×0.7519524
KVVRP32×0.7519535
KVVRP33×0.7519546
KVVRP34×0.7520.1582
KVVRP35×0.7520.1594
KVVRP36×0.7520.1605
KVVRP37×0.7520.1617
KVVRP2×17.783
KVVRP3×18.199
KVVRP4×18.7118
KVVRP5×19.4138
KVVRP6×110.1157
KVVRP7×110.1171
KVVRP8×110.8190
KVVRP9×111.8212
KVVRP10×113.1250
KVVRP11×113.1263
KVVRP12×113.1277
KVVRP13×113.1290
KVVRP14×113.1304
KVVRP15×114.3330
KVVRP16×114.3344
KVVRP17×115364
KVVRP18×115378
KVVRP19×115392
KVVRP20×115.4409
KVVRP21×115.8425
KVVRP22×116.7449

<table cellpadding="0"

企业优势

  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    多年行业生产履历

    本公司是集研发、制造和销售于一体的综合性环保企业。。 。。从业多年, , ,,,,拥有富厚的履历。。 。。
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    产品种类多, , ,,,,规格全

    产品远销海内外各个省市和地区。。 。。在海内行业中享有很高的信誉和着名度
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    品质过硬, , ,,,,价钱优惠

    设有严酷的质检工序, , ,,,,包管产品的品质及格, , ,,,,源头厂家直销, , ,,,,价钱更优惠
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    优异团队, , ,,,,实力过硬

    公司拥有一批具有富厚履历的工程手艺职员, , ,,,,具有自主研发设计生产的能力

PRODUCT

产品中心

PRODUCT CENTER

Contact

联系九洲国际

Contact Us

联系人:曹司理

固话:021-37100188

电话:16621098610

邮箱:

地点:上海市奉贤区浦卫公路875号

16621098610
code
【网站地图】
塑料绝缘控制电缆-工业特种线缆-产品中心-九洲国际