九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
工业特种线缆

国标与 DEKRA 电动 汽车直流充电电缆

产品介绍

应用规模

适用于电动汽车充电装备及充电接口或具有对充电饱和、清静预警等方面的控制信号传输功效的车辆充放电预警控制系统。。。。

 

电缆结构

1. 导体:细腻无氧铜丝,,,,,,切合GB/T3956-2008中5类或6类软铜导线

2. 绝缘:热塑性弹性体(TPE)

3. 颜色识别:优先接纳 GB/T33594 芯线色谱,,,,,,也可凭证客户需求定制

4. 绞合:各组件绞合在一起

5. 屏障:铜丝屏障(可选)

6. 通例颜色:玄色(可选)

 

特征

耐候性/抗紫外线性耐刮磨耐酸碱阻燃耐油、耐水解

切合 GB/T33594 与 REKRA K175 要求

切合 RoHS 2.0

 

手艺参数:

1. 额定电压:直流 1.0kV 及以下

2. 测试电压:

动力线:8.4kV/15min

信号或控制线:3.6kV/15min

3. 弯曲半径:6D

4. 贮存温度:45°C

5. 导体最高事情温度:90°C

6. 最小装置情形温度:-25°C


型号规格绝缘质料护套质料参考电流 A制品近似外径 mm
EV(DC)-(R)S90S902×16+1×16+2×4+2P(2×0.75)+(7×0.75)PTPETPE6329.5
EV(DC)-(R)S90S902×25+1×25+2×4+2P(2×0.75)+(7×0.75)PTPETPE10032.5
EV(DC)-(R)S90S902×35+1×35+2×4+2P(2×0.75)+(7×0.75)PTPETPE12534.1
EV(DC)-(R)S90S902×50+1×25+2×4+2P(2×0.75)+(7×0.75)PTPETPE15036.5
EV(DC)-(R)S90S902×70+1×25+2×4+2P(2×0.75)+(7×0.75)PTPETPE20037.5
EV(DC)-(R)S90S902×80+1×25+2×4+2P(2×0.75)+(7×0.75)PTPETPE25039.5
EV(DC)-(R)S90S902×95+1×25+2×4+2P(2×0.75)+(7×0.75)PTPETPE30042.5

企业优势

  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    多年行业生产履历

    本公司是集研发、制造和销售于一体的综合性环保企业。。。。从业多年,,,,,,拥有富厚的履历。。。。
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    产品种类多,,,,,,规格全

    产品远销海内外各个省市和地区。。。。在海内行业中享有很高的信誉和着名度
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    品质过硬,,,,,,价钱优惠

    设有严酷的质检工序,,,,,,包管产品的品质及格,,,,,,源头厂家直销,,,,,,价钱更优惠
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    优异团队,,,,,,实力过硬

    公司拥有一批具有富厚履历的工程手艺职员,,,,,,具有自主研发设计生产的能力

PRODUCT

产品中心

PRODUCT CENTER

Contact

联系九洲国际

Contact Us

联系人:曹司理

固话:021-37100188

电话:16621098610

邮箱:

地点:上海市奉贤区浦卫公路875号

16621098610
code
【网站地图】
国标与 DEKRA 电动 汽车直流充电电缆-工业特种线缆-产