九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
工业特种线缆

RVV(G)自承式钢索电缆

产品介绍

应用规模

作为行车电动葫芦控制、接触器、手柄按钮毗连和控制电缆,适用于干燥或湿润的室内种种电气装置.鉴于其特殊的柔性设计,它还适用于无应力缓释可强制指导的左右非连续性运动下的装置或牢靠敷设.(不作为电梯电缆上下升降使用)

 

电缆结构

1. 导体:多股精绞无氧铜丝 切合 VDE0295 CLASS 5

2. 绝缘:特制PVC

3. 芯线颜色:多彩颜色数字体现,参照 JISC3306;玄色数字白色号码编码,切合IEC227

4. 内衬层:特殊无纺布包裹缓冲

5. 增强抗拉:一根或两根无扭力自承钢丝,,承载运行张力

6. 护套质料:特殊混淆PVC

7. 护套颜色:玄色

 

特征

强抗拉性

强抗撕裂强度

优异的耐油性,,耐磨性,,耐寒性,,耐候性

 

手艺参数:

1. 额定电压:1,5mm2300/500V;;;; ;;  >1,5mm2:450/750Y

2. 测试电压:≤1,5mm22500V;;;; ;;  >1,5mm2;3000V

3. 温度规模:静态;-30℃至+70℃;;;; ;;挠曲:-10℃至+70℃

4. 最小弯曲半径:静态:15xD(电缆外径);;;; ;;挠曲:20xD(电缆外径)

企业优势

  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    多年行业生产履历

    本公司是集研发、制造和销售于一体的综合性环保企业。。从业多年,,拥有富厚的履历。。
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    产品种类多,,规格全

    产品远销海内外各个省市和地区。。在海内行业中享有很高的信誉和着名度
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    品质过硬,,价钱优惠

    设有严酷的质检工序,,包管产品的品质及格,,源头厂家直销,,价钱更优惠
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    优异团队,,实力过硬

    公司拥有一批具有富厚履历的工程手艺职员,,具有自主研发设计生产的能力

PRODUCT

产品中心

PRODUCT CENTER

Contact

联系九洲国际

Contact Us

联系人:曹司理

固话:021-37100188

电话:16621098610

邮箱:

地点:上海市奉贤区浦卫公路875号

16621098610
code
【网站地图】
RVV(G)自承式钢索电缆-工业特种线缆-产品中心-九洲国际