九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
工业特种线缆

510CY 弹性体绝缘丁腈橡胶混淆物双护套芳纶丝增强型港机电缆

产品介绍

应用规模

港机、龙门吊、升降机、塔吊、斗轮堆取料机等装备的毗连和控制电缆,,,,,,抗耐磨、抗紫外线、防潮等场合可户外使用,,,,,,高强度抗拉、负载下移动使用。。。。。。

 

电缆结构

1. 导体:细腻无氧铜丝,,,,,,多股绞合导体,,,,,,切合DIN VDE 0295及IEC60228中5类导体标准

2. 绝缘特殊弹性体绝缘

3. 芯线颜色颜色区分或数字编号区分,,,,,,可凭证主顾要求定制

4. 内护套特殊定制高强度弹性体混淆物

5. 抗拉元件芳纶编织增强层

6. 护套特殊定制高强度弹性体混淆物

7. 通例颜色玄色、黄色

8. 芯数规模2~16芯

9. 截面规模0.5mm2 ~70mm2

 

手艺参数:

1. 额定电压:0.6/1KV

2. 测试电压:3500V

3. 最小弯曲半径:牢靠装置12XD;;;;;   移动装置16XD

4. 使用温度:牢靠装置:-40+90℃;;;;; 移动装置:-30+80

 

企业优势

  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    多年行业生产履历

    本公司是集研发、制造和销售于一体的综合性环保企业。。。。。。从业多年,,,,,,拥有富厚的履历。。。。。。
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    产品种类多,,,,,,规格全

    产品远销海内外各个省市和地区。。。。。。在海内行业中享有很高的信誉和着名度
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    品质过硬,,,,,,价钱优惠

    设有严酷的质检工序,,,,,,包管产品的品质及格,,,,,,源头厂家直销,,,,,,价钱更优惠
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    优异团队,,,,,,实力过硬

    公司拥有一批具有富厚履历的工程手艺职员,,,,,,具有自主研发设计生产的能力

PRODUCT

产品中心

PRODUCT CENTER

Contact

联系九洲国际

Contact Us

联系人:曹司理

固话:021-37100188

电话:16621098610

邮箱:

地点:上海市奉贤区浦卫公路875号

16621098610
code
【网站地图】
510CY 弹性体绝缘丁腈橡胶混淆物双护套芳纶丝增强型港机