九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
聚氯乙烯绝缘电缆(电线)

60227 IEC 52(RVV)

  • 产品简介: 60227 IEC 52 (RVV) 轻型 PVC 护套软线,,,300/500V,,,多芯软导体,,,护套防护,,,适配低压装备,,,装置无邪、清静耐用。。。。
  • 配套服务:
    支持定制 物流配送 免费装置 现场培训 后期维护
  • 相关产品:

产品介绍

适用规模

适用于 300/500V 低压场景:家用电器(电视、洗衣机、空调)电源连线; ;小型电动工具(手电钻、砂光机)供电; ;电子仪器(示波器、万用表)信号 / 电源线; ;还可用于安防装备(门禁、摄像头)、照明系统布线,,,不适用于户外恒久袒露、强拉扯或强侵蚀情形。。。。

适用特征

多芯软导体设计,,,柔韧性强,,,可弯曲折叠,,,适配装备移动或重大布线角度; ;PVC 护套兼具绝缘与防护,,,抗日常磨损、防稍微磕碰,,,保 ;つ诓康继澹 ;导电稳固、消耗低,,,轻型结构轻盈易收纳; ;装置无需重大工具,,,适配多种低压装备,,,兼顾清静与适用性。。。。


型号规格近似外径 (mm)电缆近似重量 (kg/km)
RVV2×0.55.1231.96
RVV3×0.55.4139.18
RVV4×0.56.3155.27
RVV5×0.56.8563.33
RVV6×0.57.4273.71
RVV7×0.57.4279.86
RVV8×0.58.1994.79
RVV9×0.58.95107.05
RVV10×0.59.72121.75
RVV11×0.59.7127
RVV12×0.59139.31
RVV13×0.510.37149.57
RVV14×0.510.37160.32
RVV15×0.510.89169.83
RVV16×0.510.89177.59
RVV17×0.511.44189.73
RVV18×0.511.44195.99
RVV19×0.511.44204.75
RVV20×0.511.92219.47
RVV21×0.512.19225.76
RVV22×0.512.92239.71
RVV23×0.513.86256.9
RVV24×0.513.86264.66
RVV2×0.756.3247.44
RVV3×0.756.6759.8

企业优势

  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    多年行业生产履历

    本公司是集研发、制造和销售于一体的综合性环保企业。。。。从业多年,,,拥有富厚的履历。。。。
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    产品种类多,,,规格全

    产品远销海内外各个省市和地区。。。。在海内行业中享有很高的信誉和着名度
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    品质过硬,,,价钱优惠

    设有严酷的质检工序,,,包管产品的品质及格,,,源头厂家直销,,,价钱更优惠
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    优异团队,,,实力过硬

    公司拥有一批具有富厚履历的工程手艺职员,,,具有自主研发设计生产的能力
上一篇:60227 IEC 53(RVV)
下一篇:60227 IEC 42(RVB)

PRODUCT

产品中心

PRODUCT CENTER

Contact

联系九洲国际

Contact Us

联系人:曹司理

固话:021-37100188

电话:16621098610

邮箱:

地点:上海市奉贤区浦卫公路875号

16621098610
code
【网站地图】
60227 IEC 52(RVV)-聚氯乙烯绝缘电缆(电线)