九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
聚氯乙烯绝缘电缆(电线)

BVVB 300/500V

  • 产品简介: BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁型电缆,,,,300/500V,,,,扁状易布线,,,,适配家装/装备牢靠布线,,,,双重防护耐磨损,,,,切合国标清静耐用。。
  • 配套服务:
    支持定制 物流配送 免费装置 现场培训 后期维护
  • 相关产品:

产品介绍

适用规模

适用于300/500V低压牢靠明装布线:住宅、办公楼墙面明线敷设;;;;;;踢脚线、墙角等狭窄区域的照明/插座线路;;;;;;阛阓、学校的吊顶边沿布线;;;;;;户外遮阳棚等干燥区域的明装供电,,,,不适用于湿润、高温或需频仍弯曲场景。。

 

适用特征

双芯硬铜导体导电稳固,,,,载流量足;;;;;;PVC绝缘+护套双重防护,,,,抗磨损、防磕碰;;;;;;扁型结构贴附性好,,,,明装雅观不突兀,,,,节约空间;;;;;;装置时易牢靠,,,,不易转动移位,,,,适配种种明装牢靠布线场景,,,,清静适用。。


型号规格近似外径 (mm)电缆近似重量 (kg/km)
BVVB2×1.06.447.74
BVVB3×1.08.768.82
BVVB2×1.57.364.05
BVVB3×1.510.0593.3
BVVB2×2.58.8995.21
BVVB3×2.512.02139.44

企业优势

  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    多年行业生产履历

    本公司是集研发、制造和销售于一体的综合性环保企业。。从业多年,,,,拥有富厚的履历。。
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    产品种类多,,,,规格全

    产品远销海内外各个省市和地区。。在海内行业中享有很高的信誉和着名度
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    品质过硬,,,,价钱优惠

    设有严酷的质检工序,,,,包管产品的品质及格,,,,源头厂家直销,,,,价钱更优惠
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    优异团队,,,,实力过硬

    公司拥有一批具有富厚履历的工程手艺职员,,,,具有自主研发设计生产的能力
上一篇:60227 IEC 02(RV)
下一篇:BVR 300/500V

PRODUCT

产品中心

PRODUCT CENTER

Contact

联系九洲国际

Contact Us

联系人:曹司理

固话:021-37100188

电话:16621098610

邮箱:

地点:上海市奉贤区浦卫公路875号

16621098610
code
【网站地图】
BVVB 300/500V-聚氯乙烯绝缘电缆(电线)-产品中