九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
聚氯乙烯绝缘电缆(电线)

60227 IEC 07(BV-90)

  • 产品简介: 60227 IEC 07(BV-90)电缆,,,90℃导体耐温,,,单芯实心无护套,,,300/500V,,,铜芯绝缘,,,适配内部布线,,,切合GB/T 5023,,,高温情形清静用。 。。。
  • 配套服务:
    支持定制 物流配送 免费装置 现场培训 后期维护
  • 相关产品:

产品介绍

适用规模

适用于300/500V、导体耐温90℃的内部牢靠布线:高温车间装备供电线路;;;;;厨房、锅炉房等情形的照明/插座布线;;;;;配电箱内高温区域元器件毗连;;;;;烘箱、恒温装备的牢靠引线,,,不适用于湿润、户外或频仍移动场景。 。。。

 

适用特征

单芯实心铜导体导电稳固,,,载流量大;;;;;PVC绝缘层耐温达90℃,,,抗热老化性强,,,高温情形下绝缘可靠;;;;;无护套设计外径。 。。。,易穿管布线;;;;;装置易牢靠,,,适配种种高温情形内部牢靠布线,,,清静耐用,,,性价比高。 。。。




规格(mm?)绞合导体中单芯最少根数绝缘厚度(mm)平均外径上限(mm)电缆近似重量(kg/km)20℃导体最大直流电阻(Ω/km)最小绝缘电阻(MΩ?km)
铜芯(不含金属镀层)(Ω/km)镀锡铜芯(Ω/km)
0.510.62.383636.70.015
0.7510.62.51024.524.80.013
110.62.71318.118.20.012
1.510.73.21912.112.20.011
2.510.83.9307.417.560.009

企业优势

  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    多年行业生产履历

    本公司是集研发、制造和销售于一体的综合性环保企业。 。。。从业多年,,,拥有富厚的履历。 。。。
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    产品种类多,,,规格全

    产品远销海内外各个省市和地区。 。。。在海内行业中享有很高的信誉和着名度
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    品质过硬,,,价钱优惠

    设有严酷的质检工序,,,包管产品的品质及格,,,源头厂家直销,,,价钱更优惠
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    优异团队,,,实力过硬

    公司拥有一批具有富厚履历的工程手艺职员,,,具有自主研发设计生产的能力
上一篇:BVR 300/500V
下一篇:BVV 300/500V

PRODUCT

产品中心

PRODUCT CENTER

Contact

联系九洲国际

Contact Us

联系人:曹司理

固话:021-37100188

电话:16621098610

邮箱:

地点:上海市奉贤区浦卫公路875号

16621098610
code
【网站地图】
60227 IEC 07(BV-90)-聚氯乙烯绝缘电缆(电