九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
聚氯乙烯绝缘电缆(电线)

60227 IEC 05 (BV)

  • 产品简介: 60227 IEC 05(BV)电缆,,,,,,70℃导体温度,,,,,,单芯实心无护套,,,,,,300/500V,,,,,,铜芯PVC绝缘,,,,,,适配内部布线,,,,,,切合GB/T 5023,,,,,,清静耐用。。
  • 配套服务:
    支持定制 物流配送 免费装置 现场培训 后期维护
  • 相关产品:

产品介绍

适用规模

适用于300/500V低压、导体耐温70℃的内部牢靠布线场景:住宅、办公楼的墙面预埋照明/插座线路;;;阛阓、旅馆吊顶内供电布线;;;配电箱、控制柜内部元器件毗连;;;小型牢靠电器(如壁挂空调内机)的引线,,,,,,不适用于移动装备、户外湿润或高温超70℃的情形。。

 

适用特征

单芯实心铜导体,,,,,,导电稳固、载流量足,,,,,,知足日常低压供电需求;;;PVC绝缘层耐温达70℃,,,,,,抗老化性好,,,,,,绝缘可靠防短路;;;无护套设计外径。。,,,,易穿管预埋,,,,,,节约布线空间;;;装置时易塑形牢靠,,,,,,不易移位;;;适配种种内部牢靠布线,,,,,,性价比高,,,,,,是室内低压布线常用选择。。




型号规格近似外径 (mm)电缆近似重量 (kg/km)
BV0.528.23
BV0.752.210.94
BV12.313.28

企业优势

  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    多年行业生产履历

    本公司是集研发、制造和销售于一体的综合性环保企业。。从业多年,,,,,,拥有富厚的履历。。
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    产品种类多,,,,,,规格全

    产品远销海内外各个省市和地区。。在海内行业中享有很高的信誉和着名度
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    品质过硬,,,,,,价钱优惠

    设有严酷的质检工序,,,,,,包管产品的品质及格,,,,,,源头厂家直销,,,,,,价钱更优惠
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    优异团队,,,,,,实力过硬

    公司拥有一批具有富厚履历的工程手艺职员,,,,,,具有自主研发设计生产的能力
上一篇:BV 300/500V
下一篇:60227 IEC 01 (BV)

PRODUCT

产品中心

PRODUCT CENTER

Contact

联系九洲国际

Contact Us

联系人:曹司理

固话:021-37100188

电话:16621098610

邮箱:

地点:上海市奉贤区浦卫公路875号

16621098610
code
【网站地图】
60227 IEC 05 (BV)-聚氯乙烯绝缘电缆(电线)