九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
您的位置:首页 > 新闻资讯 > 产品知识
充电电缆可不可以以恒久暴晒呢????
宣布时间:2025-11-26   浏览:38次

随着新能源汽车数目快速增添,,,越来越多家庭和公共停车场最先恒久在户外使用充电电缆。。。。    白天暴晒、高温烘烤、夜间湿润与雨淋交替,,,让许多用户疑惑:    充电电缆究竟能不可恒久暴晒????

简朴来说:能晒,,,但绝不建议恒久暴晒。。。。    由于电缆虽然具备耐候性,,,但持续暴晒会让质料老化速率成倍提升。。。。

一、外护套“耐候”,,,但并不即是“无限制暴晒”

合规的 EV 充电电缆接纳 TPU、TPE 或特种橡胶护套,,,具备:

  • 较强耐紫外性能;;;;;

  • 优异耐油、耐磨;;;;;

  • 高柔韧度;;;;;

  • 户外顺应性优于 PVC。。。。

但恒久暴晒仍会造成:

  • 护套逐渐变硬;;;;;

  • 外貌爆发细小裂纹;;;;;

  • 粉化、失光、变脆;;;;;

  • 绝缘老化速率加速。。。。

二、暴晒会让温升更高,,,加速绝缘质料失效

电缆在充电时自己就会发热,,,暴晒时则会带来多重叠加效应:

  • 导体温度更高,,,温升更快;;;;;

  • 护套外貌凌驾允许温度;;;;;

  • 质料疲劳加剧,,,寿命缩短;;;;;

  • 装备可能因过温保;;;;ざ远倒β。。。。

三、差别护套质料的“抗晒能力”差别重大

  • TPU:耐 UV 强,,,户外体现优异;;;;;

  • TPE:性能优异,,,但略逊 TPU;;;;;

  • 特种橡胶:工业级耐候能力;;;;;

  • PVC:极不耐晒,,,数月即老化裂开。。。。

市面上许多廉价充电枪开裂,,,就是由于用了 PVC 护套。。。。

四、若是必需恒久在户外,,,应这样保;;;;

  • 不必时镌汰直射,,,放入桩侧收纳盒;;;;;

  • 阻止电缆恒久躺地被晒、被践踏;;;;;

  • 加装保;;;;ぬ罪蕴 UV 直射;;;;;

  • 按期检查外皮是否硬化、开裂;;;;;

  • 选择带“耐 UV / 耐候”标识的正规 EV 电缆。。。。

五、暴晒不会马上危险,,,但寿命一定会缩短

合规 EV 电缆能遭受周期性暴晒,,,但若是整年 365 天在烈日下袒露,,,会泛起:

  • 寿命缩短 30%–50%;;;;;

  • 更容易泛起裂纹与硬化;;;;;

  • 在湿润情形下更易泄电;;;;;

  • 高温情形下更容易失效。。。。

六、总结

充电电缆“能晒但不可恒久晒”。。。。镌汰 UV 袒露、选耐候质料、准确收纳,,,是延伸寿命与提升清静性的要害。。。。

16621098610
code
【网站地图】
充电电缆可不可以以恒久暴晒呢????-产品知识-新闻资