九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
您的位置:首页 > 新闻资讯 > 产品知识
JOCA? 系列拖链电缆全景图:非屏障、屏障与双绞型全剖析
宣布时间:2025-11-06   浏览:201次

在自动化生产线、机械人枢纽、数控装备等高速运动情形中,,,,,拖链电缆是毗连系统与控制单位的要害“神经线”。。。一根优质的拖链电缆,,,,,既要遭受数百万次弯折,,,,,又要确保信号与电力稳固传输。。。

本文将带您周全相识 JOCA? 系列拖链电缆 的三大主流类型:非屏障型、屏障型、双绞屏障型,,,,,资助工程师与装备制造商快速完成选型。。。

一、非屏障拖链电缆:无邪与经济的首选

非屏障型拖链电缆(Unshielded Chain Cable)适用于干燥、低滋扰、空间受限的场景。。。
其特点包括:

  • 极高柔性:接纳超细多股铜丝导体,,,,,恒久弯折不易断芯。。。

  • 轻量结构:无屏障层设计,,,,,减轻拖链系统负荷。。。

  • 经济性强:适用于信号、电源及控制线路的通俗工业应用。。。

典范应用:自动装配机、轻型机械臂、测试平台、物流运送线等。。。

二、屏障拖链电缆:防滋扰能力升级

屏障型拖链电缆(Shielded Chain Cable)在导体外包覆镀锡铜编织网铝箔屏障层,,,,,可有用抵御电磁滋扰(EMI),,,,,坚持数据传输稳固。。。

优势特点:

  • 高屏障密度(≥85%):有用抑制外部滋扰信号。。。

  • 抗机械应力设计:适用于长时间往复运动与拉扯。。。

  • 耐油耐磨外护套:可顺应重大工况情形。。。

典范应用:CNC机床、伺服系统、自动化仓储装备、医疗机械人等高精度装备。。。

三、双绞屏障拖链电缆:信号传输的“冠军组合”

双绞结构(Twisted Pair)+屏障层(Shield)= 强抗滋扰 + 低串扰的完善连系。。。
JOCA? 双绞屏障型拖链电缆在控制与信号同步场合体现尤为突出。。。

主要特征:

  • 双绞线对称结构:大幅降低信号串扰。。。

  • 复合屏障设计:铝箔+编织层双重防护。。。

  • 稳固的阻抗控制:确保高速信号精准传输。。。

典范应用:编码器信号线、伺服反馈系统、机械人总线通讯(如PROFIBUS、EtherCAT)。。。

四、JOCA? 拖链电缆的质料优势

  • 导体:细腻多股裸铜或镀锡铜,,,,,柔韧性高,,,,,抗氧化。。。

  • 绝缘层:高耐弯折PVC或改性TPE,,,,,耐疲劳达1000万次循环以上。。。

  • 护套质料:耐油、耐磨、抗切割聚氨酯(PUR)或特种PVC。。。

  • 温度规模:-40℃ 至 +105℃,,,,,适用于极端情形。。。

五、选型建议

应用场景推荐类型特点
轻载、通俗控制信号非屏障型轻盈无邪、本钱低
伺服系统、电机控制屏障型稳固传输、抗滋扰
通讯反馈、总线信号双绞屏障型低串扰、高精度信号

六、结语

随着智能制造与机械人手艺的生长,,,,,拖链电缆的性能需求愈发严苛。。。
JOCA? 系列拖链电缆 以优质导体、细密结构设计及严苛测试标准,,,,,为工业自动化提供了稳固、清静、长期的动力与信号包管。。。


16621098610
code
【网站地图】
JOCA? 系列拖链电缆全景图:非屏障、屏障与双绞型全剖析-