九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
您的位置:首页 > 新闻资讯 > 资质声誉
九洲国际资质证书
宣布时间:2025-10-16   浏览:1103次

高新手艺企业证书

高新手艺企业

奉贤区立异产品项目

2024年奉贤区立异产品项目

专利树模企业

奉贤区专利树模企业 

条约信用挂号认证证书

条约信用品级认定证书

小巨人

奉贤区科技小巨人企业

九洲国际中国著名品牌证书

中国著名品牌

手艺中心证书

奉贤区企业手艺中心

平安单位声誉证书

2014年度平安单位

专精特新证书

专精特新中小企业

智慧都会证书

2015第四届中国智慧都会建设推荐品牌



 澳洲金牌供应商

澳洲金牌供应商

中文

BBVB 3C认证

中文

单芯线 3C认证

中文

电梯电缆 3C认证

中文 

护套线 3C认证

中文

耐油电缆 3C认证

中文

屏障线 3C认证

聚氯乙烯绝缘装置用电线和屏障电线

阻燃线 3C认证

聚氯乙烯绝缘软电缆电线

阻燃线 3C认证

聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆

阻燃线 3C认证

交流中文

交流充电线 CQC认证

直流中文

直流充电线 CQC认证

R 50590397_extsigned

TUV认证

TUV认证证书

TUV认证

德凯充电线证书

德凯充电线证书

6211769.01-KK-104792 REV.2(1)_页面_2

德凯充电线证书

扁电线 SAA认证

澳洲SAA认证

2

澳洲SAA认证

澳洲SAA认证

澳洲SAA认证

1

澳洲SAA认证

澳洲SAA认证

澳洲SAA认证

澳洲SAA认证

澳洲SAA认证

澳洲SAA认证

澳洲SAA认证

澳洲SAA认证

澳洲SAA认证

澳洲SAA认证

澳洲SAA认证

21

澳洲SAA认证

22

澳洲SAA认证

欧标光伏线

欧标CE光伏线

欧标光伏线

欧标CE光伏线

欧标TUV耐油线

欧标CE耐油线

欧标TUV耐油线

欧标CE耐油线

欧标TUV护套线

欧标CE护套线

欧标TUV护套线

欧标CE护套线

欧标TUV单芯线

欧标CE单芯线

欧标TUV单芯线

欧标CE单芯线

EN充电桩线缆

EN充电桩线缆

EN充电桩线缆

EN充电桩线缆

UL认证

UL认证

UL认证

UL认证






上一篇:没有了
下一篇:澳洲金牌供应商
16621098610
code
【网站地图】
九洲国际资质证书-资质声誉-新闻资讯-九洲国际