九洲国际

九洲国际·(集团)有限公司官网
九洲国际·(集团)有限公司官网
您的位置:首页 > 产品中心 > 柔性单芯线
九洲国际·(集团)有限公司官网
柔性单芯线

LiYCY 柔性屏障数据传输电缆

产品介绍

电缆应用规模

1. 能做为控制和信号线缆用于盘算机系统的电子装备电子控制装备、办公机械

2. 干燥或潮温的室内情形

3. 伺服装备的信号系统

4. 机械、智能装备及电子、盘算机的丈量和控制部分

5. 不适合露天情形使用

6. 耐油脂

7. 耐压品级不适合动力系统应用

8. 柔软电缆可无意非连续性移动使用

电缆结构

1.  体:裸铜丝, ,,,多股细铜丝绞合导体, ,,,切合DINVDE 0295第五类和IEC60228 第五类划定

2. 绝缘线 芯:特制PVC 切合DIN VDE 0281 第一部分划定

3. 线芯颜 色:色码切合DIN 47100划定

4.  蔽:镀锡铜丝编织屏障

5. 护套及颜色:特制PVC 灰色

手艺参数:

1. 峰值事情电压:250V(0.14mm?) 300V(≥0.25mm?)

2. 温度范 围:静态:-30℃至+80℃ 挠曲:-5℃至+70℃

3. 测试电 压:1200V(0.14mm?) 2500V(≥0.25mm?)

4. 最小弯曲半径:静态:4×D(电缆直径) 挠曲:7.5×D(电缆直径)


型号规格近似外径(mm)电缆近似重量(kg/km)
LiYCY2×0.144.123.98
LiYCY3×0.144.325.76
LiYCY4×0.144.629.74
LiYCY5×0.144.934.54
LiYCY6×0.145.442.06
LiYCY7×0.145.443.96
LiYCY8×0.145.848.29
LiYCY9×0.146.251.73
LiYCY10×0.146.761.29
LiYCY2×0.254.531.32
LiYCY3×0.254.733.61
LiYCY4×0.25539.22
LiYCY5×0.255.442.93
LiYCY6×0.255.955.38
LiYCY7×0.256.368.42
LiYCY8×0.256.368.63
LiYCY9×0.256.873.37
LiYCY10×0.257.387.36
LiYCY2×0.345.339.34
LiYCY3×0.345.643.9
LiYCY4×0.34651.09
LiYCY5×0.346.460.42
LiYCY6×0.347.172.76
LiYCY7×0.347.177.51
LiYCY8×0.347.684.82
LiYCY9×0.348.296.18
LiYCY10×0.348.9110.14
LiYCY2×0.55.545.1
LiYCY3×0.55.850.14
LiYCY4×0.56.260.51
LiYCY5×0.56.974.94
LiYCY6×0.57.683.8
LiYCY7×0.57.694.63
LiYCY8×0.58.1106.54
LiYCY9×0.59125.88
LiYCY10×0.59.5139.35
LiYCY2×0.755.953.71
LiYCY3×0.756.268.87
LiYCY4×0.756.977.87
LiYCY5×0.757.592.22
LiYCY6×0.758.2112.66
LiYCY7×0.758.2117.69
LiYCY8×0.758.8139.3
LiYCY9×0.759.8153.74
LiYCY10×0.7510.3170
LiYCY2×1.06.354.76
LiYCY3×1.06.881.87
LiYCY4×1.07.695.25
LiYCY5×1.08.2112.79
LiYCY6×1.09138
LiYCY7×1.09.7144.13
LiYCY8×1.010.5160.43
LiYCY9×1.011.1182.87
LiYCY10×1.011.5202.78
LiYCY2×1.57.586.85
LiYCY3×1.57.998.06
LiYCY4×1.58.8129.04
LiYCY5×1.59.7157.1
LiYCY6×1.510.5189.77
LiYCY7×1.511.3197.96
LiYCY8×1.512.3230.48
LiYCY9×1.512.3262.2
LiYCY10×1.513.3288.68

企业优势

  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    多年行业生产履历

    本公司是集研发、制造和销售于一体的综合性环保企业。。。。。从业多年, ,,,拥有富厚的履历。。。。。
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    产品种类多, ,,,规格全

    产品远销海内外各个省市和地区。。。。。在海内行业中享有很高的信誉和着名度
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    品质过硬, ,,,价钱优惠

    设有严酷的质检工序, ,,,包管产品的品质及格, ,,,源头厂家直销, ,,,价钱更优惠
  • 九洲国际·(集团)有限公司官网

    优异团队, ,,,实力过硬

    公司拥有一批具有富厚履历的工程手艺职员, ,,,具有自主研发设计生产的能力
上一篇:LiCY PVC
下一篇:LiYY 柔性数据传输电缆

PRODUCT

产品中心

PRODUCT CENTER

Contact

联系九洲国际

Contact Us

联系人:曹司理

固话:021-37100188

电话:16621098610

邮箱:

地点:上海市奉贤区浦卫公路875号

16621098610
code
【网站地图】
LiYCY 柔性屏障数据传输电缆-柔性单芯线-产品中心-九洲